abi_U6.1 abi_U6.2 pos_U6.1 pos_U6.2 pos_U6.3 cci_U6.1 cci_U6.2 cci_U6.3 sco_U6.1 sco_U6.2 sco_U6.3 sco_U6.4 sco_U6.5 sco_U6.6 sco_U6.7 sco_U6.8 sco_U6.9 lbi_U6.1 lbi_U6.2 lbi_U6.3 lbi_U6.4 lbi_U6.5 sla_U6.1 sla_U6.2 sla_U6.3 sla_U6.4 asb_U6.1 asb_U6.2 asb_U6.3 pch_U6.1 pch_U6.2 pch_U6.3 pch_U6.4 pch_U6.5 ppl_U6.1 ppl_U6.2 ppl_U6.3 ppl_U6.4 ppl_U6.5 ppl_U6.6 ppl_U6.7 ppl_U6.8 ppl_U6.9 han_U6.1 han_U6.2 han_U6.3 han_U6.4 cvi_U6.1 cne_U6.1 tme_U6.1 sli_U6.1 sli_U6.2 asp_U6.1 asp_U6.2 asp_U6.3 asp_U6.4 rmi_U6.1 rgr_U6.1 sro_U6.1 sro_U6.2 pgr_U6.1 pgr_U6.2 pgr_U6.3 pgr_U6.4 pgr_U6.5 psr_U6.1 psr_U6.2 psr_U6.3 psr_U6.4 psr_U6.5 psr_U6.6 pti_U6.1 pti_U6.2 mgl_U6.1 sre_U6.1 uma_U6.1 pat_U6.1 wse_U6.1